-- =====================================================================
-- 0047 — Erzwungene Passwortänderung beim ersten Login
-- =====================================================================
-- Frische Admins werden via create-admin.mjs mit einem Temp-Passwort
-- angelegt. Bisher konnte dieses Passwort unbegrenzt bestehen bleiben.
-- Mit diesem Flag zwingt das Admin-Backend zur Änderung, bevor man
-- weiterarbeiten kann (siehe app/admin/layout.tsx). Wird beim erfolgreichen
-- Passwortwechsel zurückgesetzt.
--
-- Default false: bestehende Admins (Prod/Demo) sind NICHT betroffen.

alter table public.admin_users
  add column if not exists must_change_password boolean not null default false;
